Ŋăąńîďěŋĺï áőńŋěçŋőľ åàőňőáäěàë á ĺáŕőńìğőćăŋĺěň CCD-łăňěàë

Ă.Ă. Čőńőćłő,Ć.Ď. Šàĺäőŋőć,Ć.Ň. Čàĺčőàìěć,Ă.Ĺ. Ţńëáâőćă

ĹŚĞŤ ŚŐ ŘĂŊ,Ĺàłãâáł 33, Ă/ï4026, Řőááĺï

Ć Ąăľłăńìáłőľ ăáâàőäĺğĺçěáłőľ őąáěàćăâőàĺĺ á 1981 č. ćěďãâáï àěčãńïàŋëě ŋăąńîďěŋĺï ŕőńŋőčő ďĺáłă Śőńŋæă ć áŕěłâàăńìŋőľ ńĺŋĺĺ Ŋ-ăńìäă ŋă åàőňőáäěàŋőň âěńěáłőŕě, ĺğčőâőćńěŋŋőň ć ĹŚĞŤ (Ąăŋĺŋ ĺ ďà,1982). Ć 2000 č. âěńěáłőŕ ąëń őáŋăéěŋ CCD-łăňěàőľ äĺàňë Princeton Instruments á ňăâàĺçŋëň ďěâěłâőàőň SITE 2048x2048 ŕĺłáěń, ĺňěîéĺň ńĺŋěľŋëě àăğňěàë 50å50 ňň. Łőŋáâàãłæĺï âěńěáłőŕă ĺğňěŋěŋă âăłĺň őąàăğőň, çâő ďĺăňěâà ĺğőąàăęěŋĺï ŋă ňăâàĺæě ãňěŋìèěŋ ďő 43 ňň. Ć őŕâĺçěáłãî áåěňã ććěďěŋ áâěłńïŋŋëľ äĺńìâà ŚĞŚ-25 ŕőáńě ĹŊŤ äĺàňë Halle ďńï ŕőďăćńěŋĺï "ďãåőć" ĺŋäàăłàăáŋőľ őąńăáâĺ áŕěłâàă.

Ŕěàćëě ŋăąńîďěŋĺï ŕőłăğăńĺ ćëáőłãî íääěłâĺćŋőáâì ňőďěàŋĺğĺàőćăŋŋőčő ĺŋáâàãňěŋâă, ŕőğćőńïîéěčő ŕőńãçăâì æĺäàőćëě ĺğőąàăęěŋĺï åàőňőáäěàë ć àěăńìŋőň ćàěňěŋĺ á 16-ąĺâőćëň ďĺăŕăğőŋőň ĺğňěŋěŋĺï áĺčŋăńă. İâő őâłàëćăěâ ćőğňőęŋőáâì àěčĺáâàĺàőćăâì ĺğőąàăęěŋĺï ć ąőńìèěň ďĺăŕăğőŋě ïàłőáâĺ ŕő áàăćŋěŋĺî á äőâőŕńěŋłőľ. Ĺáŕőńìğőćăŋĺě łőàőâłĺå ćëďěàęěł 30-40 ňá ŕàăłâĺçěáłĺ ĺáłńîçăěâ íääěłâ "ğăňëćăŋĺï" ĺğőąàăęěŋĺï ďàőęăŋĺěň. Śçĺâëćăŋĺě ĺ őæĺäàőćłă áĺčŋăńă ďěâěłâőàă ğăŋĺňăěâ 17 á, çâő ĺ őŕàěďěńïěâ ňăłáĺňăńìŋãî çăáâőâã łăďàőć. Ďńï ňŋőčĺå ğăďăç őŕâĺňăńìŋőľ ïćńïěâáï çăáâőâă 1 łăďà/ňĺŋ. Ďàãčĺň őčàăŋĺçĺâěńěň çăáâőâë ïćńïěâáï őąêěň äăľńă ĺğőąàăęěŋĺï, áőáâăćńïîéĺľ 16 Ňąăľâ. Ć łăçěáâćě ŕàĺňěàă ŕàĺćěďěŋă äĺńìâàőčàăňňă ăłâĺćŋőľ őąńăáâĺ(àĺá.1).

Ńĺâěàăâãàă

Ąăŋĺŋ Ć.Č., Łńěćæőć đ.Ă., Śłőňőàőćáłĺľ Ć.Ĺ., Šàĺäőŋőć Ć.Ď., 1982, Śőńŋěçŋëě ďăŋŋëě, N1, 90

Řĺá.1. Ťĺńìâàőčàăňňă ăłâĺćŋőľ őąńăáâĺ, ŕőńãçěŋŋăï ć ĄĂŐ 30 ňăï 2000 č.