Ĺááńěďőćăŋĺě ćăàĺăæĺľ ňěęŕńăŋěâŋőčő ňăčŋĺâŋőčő ŕőńï ć 18-22 æĺłńăå.

Ş.Ň. Ńěľłő

Ăáâàőŋőňĺçěáłăï őąáěàćăâőàĺï Łĺěćáłőčő ãŋĺćěàáĺâěâă, Łĺěć, Şłàăĺŋă

Ňěâőďăňĺ áŕěłâàăńìŋőčő ăŋăńĺğă őąàăąőâăŋë ďăŋŋëě ŋăąńîďěŋĺľ ğŋăłă ňěęŕńăŋěâŋőčő ňăčŋĺâŋőčő ŕőńï (ŇŇŔ) ŋă őàąĺâě Ğěňńĺ ć ŕěàĺőďë 1944-1975 čč. (data provided by Institute for Plasma Research, Stanford) ĺ 1954-1992 čč. (áâăŋæĺï \Ćőáâőł\) ĺ ćëŕőńŋěŋŋëě ć Śâăŋäőàďě ĺğňěàěŋĺï őąéěčő ňăčŋĺâŋőčő ŕőńï (ŐŇŔ) Śőńŋæă ğă 1976-1996čč. Ŕőńãçěŋë ĺ ĺááńěďőćăŋë áŕěłâàë ňőéŋőáâĺ (ŚŇ) ďńï łăęďőčő æĺłńă (18-22 æĺłńë) ć őąńăáâĺ ŕěàĺőďőć 1-10 ďŋěľ, 12-15 ďŋěľ, 25- 31 ďŋěľ ĺ ć őąńăáâĺĺ ďńĺŋŋëå ŕěàĺőďőć - ąőńìèě 100 ďŋěľ. Śàăćŋěŋĺě ŚŇ ŇŇŔ ĺ ŐŇŔ Śőńŋæă ďńï 21 ĺ 22 æĺłńőć ŕőłăğăńĺ őçěŋì åőàőèěě áåőďáâćő ć őąńăáâĺ łőàőâłĺå ŕěàĺőďőć, åãďèěě ć őąńăáâĺ ŕěàĺőďőć ąőńìèě 1 čőďă ĺ ěéě åãďèěě ć őąńăáâĺ ŕěàĺőďőć őâ 100 ďŋěľ ďő 1 čőďă. ŚŇ ňěŋïîâáï á łăęďëň æĺłńőň ćő ćáěå ĺááńěďőćăŋëå çăáâőâŋëå ĺŋâěàćăńăå, áăňëľ ňőéŋëľ ŕĺł ć őąńăáâĺ ŕěàĺőďőć ćàăéěŋĺï ĺňěń àăğŋëě ğŋăçěŋĺï ć łăęďőň æĺłńě. Şŋĺłăńìŋëň őłăğăńáï 18 æĺłń - áăňëň ňőéŋëň ąëń ŕĺł 13,5 ďŋěľ. Ć őąńăáâĺ ŕěàĺőďőć ćàăéěŋĺï ŋăąńîďăńĺáì âàĺ őâďěńìŋëå àăćŋëå ŕő ňőéŋőáâĺ ŕĺłă 26.64, 27.12 ĺ 27.47 ďŋěľ. Ćâőàëňĺ ŕő ňőéŋőáâĺ (0.7 ňőéŋőáâĺ ŕěàćëå ŕĺłőć) ąëńĺ ďćă âăłęě àăćŋëě ŕő ňőéŋőáâĺ ŕĺłă 28.63 ĺ 29.41 ďŋěľ. Čàãŕŕă ŕĺłőć ć őąńăáâĺ ŕěàĺőďőć őłőńő 9 ďŋěľ őłăğăńăáì őçěŋì áńăąőľ, ąőńěě ňőéŋőľ ąëńă čàãŕŕă ŕĺłőć ć őąńăáâĺ ŕěàĺőďőć 6.59 - 6.87 ďŋěľ.

Śăňëňĺ ňőéŋëňĺ ňăłáĺňãňăňĺ ć őąńăáâĺ ŕěàĺőďőć ćàăéěŋĺï ąëńĺ ŕĺłĺ (ğŋăçěŋĺï ŕěàĺőďőć ŕàĺćőďïâáï ć ŕőàïďłě ãąëćăŋĺï ĺå ňőéŋőáâĺ) 19 æĺłń - 28.20, 27.02 ďŋěľ, 20 æĺłń - 27.03, 27.39, 28.36 ďŋěľ, 21 æĺłń - 26.85, 28.84, 27.54 ďŋěľ, 22 æĺłń - 27.02, 28.57, 29.94 ďŋěľ.

Ćâőàăï ŕő ňőéŋőáâĺ čàãŕŕă ŕĺłőć áőáàěďőâőçěŋă ć őąńăáâĺ ŕěàĺőďőć 13.3 - 14 ďŋěľ, ŕĺłĺ ąőńìèě 14 ďŋěľ őçěŋì áńăąëě. Łàőňě áńăąőľ čàãŕŕë ŕĺłőć ć őąńăáâĺ ŕěàĺőďőć őłőńő 9 ďŋěľ ŋăąńîďăîâáï őçěŋì áńăąëě čàãŕŕë ŕĺłőć á ŕěàĺőďăňĺ őłőńő 7, 5.5, 4.5 ďŋěľ, őŋĺ ąőńěě çěâłő ćëàăęěŋë ć Śâăŋäőàďáłĺå ďăŋŋëå, čďě ãàőćěŋì èãňőć ŋĺğőł, ĺ ğŋăçĺâěńìŋő åãęě ďńï ďăŋëå áâăŋæĺĺ \Ćőáâőł\ á ąőńěě ćëáőłĺň ãàőćŋěň èãňă.

Čőďőćăï čăàňőŋĺłă àăáéěŕńïěâáï ŋă ďćă àăğŋëå ŕő ňőéŋőáâĺ ŕĺłă (ğă ĺáłńîçěŋĺěň 22 æĺłńă). Ğŋăçěŋĺï ŕěàĺőďőć íâĺå ŕĺłőć ŕő æĺłńăň áńěďãîéĺě (ć áłőąłăå ŕőáńě ćâőàőčő ŕěàĺőďă ŕàĺćőďĺâáï ňőéŋőáâì ňěŋìèěčő ŕĺłă őâŋőáĺâěńìŋő ąőńěě ňőéŋőčő): 18 æĺłń - 1.05 č. ĺ 0.91 č.(0.84), 19 æĺłń - 0.95 č. ĺ 1.08 č.(0.58), 20 æĺłń - 0.94 č. ĺ 1.08 č.(0.22), 21 æĺłń 1.097 č. ĺ 0.96 č.(0.16), 22 æĺłń - 365.88 ďŋěľ.

Ć őąńăáâĺ ďńĺŋŋëå ŕěàĺőďőć ďőňĺŋĺàãîéĺňĺ ąëńĺ ŕěàĺőďë (ğŋăçěŋĺï ŕěàĺőďőć ŕàĺćőďïâáï ć ŕőàïďłě ãąëćăŋĺï ĺå ňőéŋőáâĺ) 18 æĺłń - 1.79, 2.74, 5.87 čőďă, 19 æĺłń - 6.85-5.87 čőďă, 20 æĺłń - 2.6, 6.6 čőďă, 21 æĺłń - 1.6, 2.4, 7.68 čőďă, 22 æĺłń - 5.87, 2.74 čőďă.